)^2c

(GeV/ γγM 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65

Counts

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

× ALICE performance = 8 TeV s pp, MB trigger PCM

< 1.4 GeV/c T : 1.1 GeV/c < p η Raw real events Mixed event BG Remain. BG BG subtracted Fit